\secA{Example VOTable output}
\label{app-votable}
This is part of the VOTable, in XML format, corresponding to the
output file in Appendix~\ref{app-output} (the indentation has been
removed to make it fit on the page).

%\begin{landscape}
{\scriptsize
  \begin{verbatim}
<?xml version="1.0"?>
<VOTABLE version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ivoa.net/xml/VOTable/VOTable/v1.1">
<COOSYS ID="J2000" equinox="J2000." epoch="J2000." system="eq_FK5"/>
<RESOURCE name="Duchamp Output">
<TABLE name="Detections">
<DESCRIPTION>Detected sources and parameters from running the Duchamp source finder.</DESCRIPTION>
<PARAM name="FITS file" datatype="char" ucd="meta.file;meta.fits" value="/home/mduchamp/fountain.fits"/>
<PARAM name="Threshold" datatype="float" ucd="stat.snr" value="2.5">
<PARAM name="ATrous note" datatype="char" ucd="meta.note" value="The a trous reconstruction method was used, with the following parameters.">
<PARAM name="ATrous Dimension" datatype="int" ucd="meta.code;stat" value="3">
<PARAM name="ATrous Cut" datatype="float" ucd="stat.snr" value="4">
<PARAM name="ATrous Minimum Scale" datatype="int" ucd="stat.param" value="1">
<PARAM name="ATrous Filter" datatype="char" ucd="meta.code;stat" value="B3 spline function">
<FIELD name="ID" ID="col1" ucd="meta.id" datatype="int" width="4"/>
<FIELD name="Name" ID="col2" ucd="meta.id;meta.main" datatype="char" arraysize="14"/>
<FIELD name="RA" ID="col3" ucd="pos.eq.ra;meta.main" ref="J2000" datatype="float" width="10" precision="6" unit="deg"/>
<FIELD name="Dec" ID="col4" ucd="pos.eq.dec;meta.main" ref="J2000" datatype="float" width="10" precision="6" unit="deg"/>
<FIELD name="w_RA" ID="col3" ucd="phys.angSize;pos.eq.ra" ref="J2000" datatype="float" width="7" precision="2" unit="arcmin"/>
<FIELD name="w_Dec" ID="col4" ucd="phys.angSize;pos.eq.dec" ref="J2000" datatype="float" width="7" precision="2" unit="arcmin"/>
<FIELD name="Vel" ID="col4" ucd="phys.veloc;src.dopplerVeloc" datatype="float" width="9" precision="3" unit="km/s"/>
<FIELD name="w_Vel" ID="col4" ucd="phys.veloc;src.dopplerVeloc;spect.line.width" datatype="float" width="8" precision="3" unit="km/s"/>
<FIELD name="Integrated_Flux" ID="col4" ucd="phys.flux;spect.line.intensity" datatype="float" width="10" precision="3" unit="km/s"/>
<DATA>
<TABLEDATA>
<TR>
<TD>   1</TD><TD> J0609-2200</TD><TD> 92.410416</TD><TD>-22.013390</TD><TD>  48.50</TD><TD>  39.42</TD><TD>  213.061</TD><TD>  65.957</TD><TD>    17.572</TD>
</TR>
<TR>
<TD>   2</TD><TD> J0608-2605</TD><TD> 92.042633</TD><TD>-26.085157</TD><TD>  44.47</TD><TD>  39.47</TD><TD>  233.119</TD><TD>  39.574</TD><TD>     4.144</TD>
</TR>
<TR>
<TD>   3</TD><TD> J0606-2724</TD><TD> 91.637840</TD><TD>-27.412022</TD><TD>  52.48</TD><TD>  47.57</TD><TD>  302.213</TD><TD>  39.574</TD><TD>    17.066</TD>
</TR>
(... table truncated for clarity ...)
</TABLEDATA>
</DATA>
</TABLE>
</RESOURCE>
</VOTABLE>
  \end{verbatim}
}
\end{landscape}
