#
# ChangeLog for branches/Release2.1.1/doc/userguide.tex
#
# Generated by Trac 1.2.3
# 08/09/24 15:12:23

Mon, 06 Nov 2006 03:22:25 GMT mar637 [1288]
	* branches/Release2.1.1 (moved)

	"moved"


Fri, 15 Sep 2006 00:32:56 GMT mar637 [1276]
	* tags/Release2.1.1b/doc/userguide.tex (modified)
	* tags/Release2.1.1b/python/scantable.py (modified)
	* tags/Release2.1.1b/src/STWriter.cpp (modified)

	Fix for Ticket #80 - updated dcos to remove all FITS reference, ...


